L’échelle gaussienne à gauche est reportée par les traits pleins horizontaux. Elle est graduée de 2 à 10 par pas de 1, de 10 à 100 par pas de 5, de 100 à 500 par pas de 50, et de manière symétrique au delà. L’échelle arithmétique à droite est reportée par les pointillés horizontaux. Elle est graduée de −3 à 3 par pas de 0,1.

Manufacture Poitevine Orientale des Savons et des Tabacs